200 250 300 350 400 450 500 550 600 0 10 20 30 40 50 60 70 80 chi2 sysHist0_{Entries 100}

Mean 423.5 RMS 4.068 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

chi2

200 250 300 350 400 450 500 550 600 0

20

40

60

80

100 nBins sysHist1_{Entries 100}

Mean 475 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

nBins

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 5

10 15

20 25

30

D slope sysErr sysHist2_{Entries 100}

Mean 0.09271 RMS 1.365 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

D slope sysErr

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0

10

20

30

40

50 D* slope sysErr sysHist3_{Entries 100}

Mean 0.03426 RMS 0.5163 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

D* slope sysErr

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 12 14

D* R1 sysErr sysHist4_{Entries 100}

Mean -0.07915 RMS 2.615 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

D* R1 sysErr

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0

2 4

6 8

10 12

D* R2 sysErr sysHist5_{Entries 100}

Mean 0.04651 RMS 3.222 Underflow 1 Overflow 0 Integral 99

D* R2 sysErr

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0

10

20

30

40

50

BF(B+ -> Dlnu) sysErr sysHist6_{Entries 100}

Mean 0.002408 RMS 0.4628 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

BF(B+ -> Dlnu) sysErr

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0

10

20

30

40

50

BF(B+ -> D*lnu) sysErr sysHist7_{Entries 100}

Mean 0.07544 RMS 0.3499 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

BF(B+ -> D*lnu) sysErr

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0

20

40

60

80

100 BF(B+ -> D*Pilnu) sysErr sysHist8_{Entries 100}

Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

BF(B+ -> D*Pilnu) sysErr

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0

10

20

30

40

50

BF(B0 -> Dlnu) sysErr sysHist9_{Entries 100}

Mean 0.002408 RMS 0.4628 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

BF(B0 -> Dlnu) sysErr

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0

10

20

30

40

50

BF(B0 -> D*lnu) sysErr sysHist10_{Entries 100}

Mean 0.07544 RMS 0.3499 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

BF(B0 -> D*lnu) sysErr

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 5 10 15 20 25 30 35 G1Vcb sysErr sysHist11_{Entries 100}

Mean 0.06 RMS 0.9781 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

G1Vcb sysErr

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 F1Vcb sysErr sysHist12_{Entries 100}

Mean 0.04749 RMS 0.7351 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

F1Vcb sysErr