sysHist11 Entries 100 Mean -0.06149 RMS 1.113 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 5 10 15 20 25 30 35 G1Vcb sysErr^{sysHist11}_{Entries 100}

G1Vcb sysErr

sysHist12 Entries 100 Mean 0.05412 RMS 0.7651 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 F1Vcb sysErr^{sysHist12}_{Entries 100}

F1Vcb sysErr