sysHist2

Entries 100 Mean -0.04153 RMS 1.238 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 5 10 15 20 25 30

D slope sysErr^{sysHist2}_{Entries 100}

D slope sysErr^{sysHist3}_{Entries 100}

Mean 0.03404 RMS 0.5993 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0

10

20

30

40

50 D* slope sysErr^{sysHist3}_{Entries 100}

D* slope sysErr

sysHist4

Entries 100 Mean -0.08587 RMS 2.754 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 12 14 16 D* R1 sysErr^{sysHist4}_{Entries 100}

D* R1 sysErr^{sysHist5}_{Entries 100}

Mean -0.01707 RMS 3.378 Underflow 1 Overflow 0 Integral 99

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0

2

4

6

8

10

D* R2 sysErr^{sysHist5}_{Entries 100}

D* R2 sysErr