sysHist11 Entries 100 Mean 0.03138 RMS 1.058 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 0

10

20

30

40

50 G1Vcb sysErr^{sysHist11}_{Entries 100}

G1Vcb sysErr

sysHist12 Entries 100 Mean 0.71 RMS 1.746 Underflow 0 Overflow 0 Integral 100

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 0

10

20

30

40

50

F1Vcb sysErr^{sysHist12}_{Entries 100}

F1Vcb sysErr