0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

D0star old FF HoldFF_{Entries 23334}

Mean 0.0518 RMS 0.01714 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2.333e+04

D0star old FF