0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

D1 old FF HoldFF_{Entries 53352}

Mean 0.1442 RMS 0.05614 Underflow 5 Overflow 0 Integral 5.335e+04

D1 old FF