0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 0

5000

Lepton momentum (DchKpipi)^{Peak_DchKpipi}_{Entries 609257}

Mean 1.345 RMS 0.3721 Underflow 0 Overflow 1463

Lepton momentum (DchKpipi)

0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 0

5000

Lepton momentum (DchKpipi)^{Side_DchKpipi}_{Entries 515769}

Mean 1.342 RMS 0.3738 Underflow 0 Overflow 1388

Lepton momentum (DchKpipi)

0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 0

1000

2000

3000

4000

5000

Lepton momentum (DchKpipi)^{Sub_DchKpipi}_{Entries 40}

Mean 1.366 RMS 0.3614 Underflow 0 Overflow 0

Lepton momentum (DchKpipi)