100 200 300 400 500 600 700 800 900 Soft pi p_T

B->D*lnu Fitted FF B0 -> D*+ lnu, D*+ -> D0

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2

200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

Soft pi cosTheta

B->D*lnu Fitted FF B0 -> D*+ lnu, D*+ -> D0

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2