sysHist13

Entries 378 Mean -0.0989 RMS 1.99 Underflow 0 Overflow 0 Integral 378

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 10 20 30 40 50 60 70 G1Vcb sysErr^{sysHist13}_{Entries 378}

G1Vcb sysErr^{sysHist14}_{Entries 378}

Mean -0.2237 RMS 0.4581 Underflow 0 Overflow 0 Integral 378

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0

50

100

150

200

250 F1Vcb sysErr^{sysHist14}_{Entries 378}

F1Vcb sysErr

sysHist15

Entries 378 Mean -0.07722 RMS 1.884 Underflow 0 Overflow 0 Integral 378

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 N G1Vcb sysErr^{sysHist15}_{Entries 378}

N G1Vcb sysErr^{sysHist16}_{Entries 378}

Mean -0.1998 RMS 0.5041 Underflow 0 Overflow 0 Integral 378

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 N F1Vcb sysErr^{sysHist16}_{Entries 378}

N F1Vcb sysErr